mainСправка загрузчикаWelcome to ALT Linux

Если вы хотите получить справку по использованию справочной системы, нажмите F1 чтобы helpполучитьеё.
Возможные пункты меню загрузчика:harddiskЗагрузка с жёсткого диска:Выбрав этот пункт вы ничем не рискуете, так как будет просто запущена ранне установленная система.linuxУстановка:Выбор этого пункта начнёт установку ALT Linux на жёсткий диск вашего компьютера. Если система зависает при загрузке, попробуйте указать optпараметрызагрузки noacpi и/или noapic.nolapicУстановка - локальный APIC выключен:Если обычная установка не получается, возможно ваше оборудование не поддерживает APIC. Если это так, используйте эту опцию для установки без поддержки APIC.liveЖивая система с CD:Выбор этого пункта приведёт к запуску операционной системы прямо с компакт-диска или DVD. Таким образом вы получаете возможность познакомиться с ALT Linux не производя никакаих изменений в уже устанолвенных операционных системах или, например, воспользоваться ALT Linux на чужом компьютере.rescueСпасательная система:Этот пункт меню служит для восстановления уже установленной, но так или иначе повреждённой операционной системы Linux путём запуска небольшого образа операционной системы в оперативной памяти. Использование спасательной ситсемы требует некоторой квалификации. Он также может быть использован для создания описания импользуемого оборудования, которое может оказаться полезно отослать разработчикам если на вашей системе ALT Linux устанавливается или работает неправильно (см. инструкции выводящиеся после загрузки спасательной системы).memtestТест памяти:Этот пункт меню позволяет провести тщательное тестирование оперативной памяти.opt_hПараметры загрузки:: В случае неработоспособности настроек по умолчанию может потребоваться изменение параметров загрузки.videomodeF3 Видео режим:Установка как правило происходит в режиме 800x600. Для некоторых видеокарт может потребоваться установить Базовый режим.install_srcF4 Источник установки:По умолчанию, источником установки является локальный привод CD или DVD дисков. Однако возможна сетевая установка по протколоам:
* FTP
* NFS
* HTTP
Сетевая карта будет настроена при помощи dhcp или вы сами должны указать параметры как описано в networkпараметрахсети.keytableF2 Язык:Выбор языка сообщений и справочной системы загрузчика.helpИспользование системы помощиСправочная система выводит информацию по выбранному элементу меню или, если вы редактируете параметры загрузки, она пытается найти информацию о параметре на котором стоит курсор.

Кнопки навигации

Стрелка вверх: выделяет предыдущую ссылку
Стрелка вниз: выделяет следующую ссылку
Стрелка влево, Backspace: вернуться к предыдущей главе
Стрелка вправо, Enter, Пробел: перейти по ссылке
Page Up: пролистать назад одну страницу
Page Down: пролистать вперед одну страницу
Home: перейти к началу страницы
End: перейти к концу страницы
Esc: выйти из справкиoptПараметры загрузкиЕсть два типа опций загрузки. Во первых, это опции которые влияют на установщик. Во вторых, это опции ядра. Некоторые из наиболее распостраннеых опций:
a) опции установщика

networkпараметрысети -- сетевые параметры

b) параметры ядра

o_splashзаставка -- влияет на поведение экрана заставки
o_apmapm -- переключает управление питанием
o_acpiacpi -- усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием
o_ideide -- управляет IDE подсистемойo_splashПараметры ядра: splashЭкран заставки это картинка показываемая вовремя запуска системы.

splash=0

Экран заставки выключен. Это полезно со старыми мониторами или в случае возникновения ошибок

splash=verbose

Активируется экран заставки, но сообщения ядра и загрузки показываются.

splash=silent

Активирует заставку, без сообщений. Будет показ индикатор прогресса загрузки.

Возврат к optПараметрызагрузкиnetworkПараметры установки: Параметры сетиЕсли вы выбрали сетевую установку, установщик попытается настроить сетевой интерфейс при помощи dhcp. Если dhcp не найден, установщик предложит указать дополнительные опции.o_apmПараметры ядра: apmAPM это одна из двух стратегий управлений питанием исполюзуемых в настоящее время в компьютерах. Она в основном используется в лаптопах для функций таких как остановка диска, но она также может использоваться для отключения компьютера во время отключения питания. APM завист от правильной работы BIOS. Если BIOS не исправен, APM ограничено в применении или запретит работу компьютера. Однако, она может быть отключена со следующим параметром

apm=off -- полностью выключает APM

Возврат к optПараметрызагрузкиo_acpiПараметры ядра: acpiACPI (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием) эвляется стандартом которые определяет интерфейс управления питанием и конфигурацией между операционной системой и BIOS. По умолчанию, acpi включен, если определяется, что версия BIOS датирована позднее чем 2000 г. Есть несколько параметров для управления поведением ACPI:

pci=noacpi -- не использовать ACPI для управления PCI прерываниями
acpi=oldboot -- только часть ACPI которая относиться к загрузке, остается активной
acpi=off -- полностью выключает ACPI
acpi=force -- включает ACPI даже если ваш BIOS датирован ранее чем 2000o_ideПараметры ядра: ideIDE, в отличии от SCSI, обычно используется в большинстве рабочих станциях. Чтобы предотвратить некоторые проблемы с оборудованием которое случается с IDE системами, используйте параметр ядра:

ide=nodma -- выключить DMA для IDE дисков